% !TEX root = ../Projektdokumentation.tex
\section{Abnahmephase} 
\label{sec:Abnahmephase}

Die Anwendung wurde gemäß der in Abschnitt~\ref{sec:Entwicklungsprozess}: \nameref{sec:Entwicklungsprozess} agilen Entwicklung stetig von Mitarbeitern der \ac{NSD}
per Code Review abgenommen. Die Code Review erfolgte über das webbasierte Development Operations Lebenszyklus Tool GitLab \footnote{GitLab - \url{https://gitlab.com}}, in dessen Repository die Anwendung per git \footnote{git - \url{https://git-scm.com/}}
versioniert wurde. Sofern ein neues Feature vom Autor fertiggestellt wurde, erstellte der Autor einen sogenannten Merge Request in GitLab. Dieser Merge Request hat zur Folge,
dass ein zugeteilter Mitarbeiter der \ac{NSD} den Code freigeben muss und dieser dann erst in den Quellcode der Anwendung übernommen werden kann.

Teil der Abnahmebedingungen war, dass der zu implementierende Code sinnvoll mit Unit Tests abgedeckt ist. Exemplarisch hierfür steht der \Anhang{app:UnitTest}, welcher
einen beispielhaften Unit Test für die Komponente neusta-m2-intex-client-config zeigt.